Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Belgia - Panama)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa G

Belgia – Panama 3-0

Twitter Fifa World Cup

Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Belgia: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Witsel (90, Chadli), Carrasco (74, Mousa Dembele) – Mertens (83, Hazard), Lukaku, Hazard.

Antrenor: Roberto Martinez

Panama: Penedo – Murillo, Torres, Escobar, Davis – Gomez – Barcenas (63, G. Torres), Cooper, Godoy, Rodriguez (63, I. Diaz) – Perez (73, Tejada).

Antrenor: Hernan Gomez

Au marcat: Mertens (47), Lukaku (69, 75)

„Dracii” s-au dezlănțuit după pauză

Debutantă la un Campionat Mondial, Panama a rezistat cu brio, timp de o repriză, în fața mult mai titratei Belgia. Cu Penedo, portarul de la Dinamo (singurul reprezentant al Ligii I la Mondialul din Rusia), între buturi, panamezii au reușit să intre în pauza meciului găzduit de Stadionul Olimpic din Soci fără gol primit.

În partea secundă, însă, „dracii roșii” – cum sunt supranumiți fotbaliștii belgieni și-au demonstrat valoarea și au punctat de trei ori, prin Mertens (47) și Lukaku (69 și 75).

MUGUR BĂILEȘTEANU

Contents