Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Uruguay - Arabia Saudită)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa A

Uruguay – Arabia Saudita 1-0

Twitter Fifa World Cup

Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Uruguay: Muslera – Varela, Godin, Gimenez, Caceres – Sanchez (82, Nandez), Bentancur, Vecino (59, Laxalt), Rodriguez (59, Torreira) – Suarez, Cavani.

Antrenor: Oscar Tabarez

Arabia Saudită: Al-Owais – Al-Burayk, Hawsawi, Al-Bulayhi, Al-Shahrani – Otayf – Bahebri (75, Kanno), Al-Faraj, Al-Jassim (44, Al-Mogahvi), Al-Dawsari – Al-Muwallad (78, Al-Sahlawi).

Antrenor: Juan Antonio Pizzi

Au marcat: L. SUAREZ (23)

Victorie italienească a „celeștilor”

La fel ca și în primul joc de la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia, contra Egiptului, Uruguay a învins la limită, scor 1-0, în fața Arabiei Saudite, într-un meci disputat miercuri, la Rostov, în cadrul Grupei A. Totuși, dacă în precedenta partidă au înscris în ultimele minute, acum, „celeștii” și-au asigurat succesul mult mai devreme, grație punctului reușit de Luis Suarez în minutul 23.

În restul timpului, sud-americanii au jucat la rezultat, preferând să-și dozeze, probabil, efortul pentru partidele următoare. Rezultatul îi califică pe fotbaliștii din Uruguay în optimile de finală ale Mondialului, în timp ce saudiții își fac bagajele, urmând să mai joace în ultima etapă cu Egipt doar pentru palmares.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Etapa viitoare: Uruguay – Rusia (25 iunie), Arabia Saudită – Egipt (25 iunie).

Contents