Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Coreea de Sud - Germania)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia

Coreea de Sud – Germania 2-0

Sursa: Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Coreea de Sud: Cho – Lee Yong, Yun, Hong, YG Kim – Jang, Jung, Koo Sa-cheol (56, Hwang Hee-chan; 79, Go Yo-han)) – Lee Jae-Sung, Moon (69, Ju Se-jong), Son.

Antrenor: Shin Taeyong

Germania: Neuer -Kimmich, Hummels, Sule, Hector (78, Brandt) – Khedira (58, Mario Gomez), Goretzka (63, T. Muller), Kroos- Reus, Werner, Ozil.

Antrenor: Joachim Low

Au marcat: Kim Young-Gwon (90+3), Song Heun-Min (90+6)

Germania kaputt!

Lovitură de teatru în ultiuma etapă din Grupa F a Campionatului Mondial 2018 din Rusia! Germania, campioana mondială en titre, a pierdut, scor 0-2, partida disputată împotirva reprezentativei din Coreea de Sud miercuri, la Kazan, și pleacă acasă după faza grupelor!

Deși sud-coreenii înregistraseră două înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate la Mondialul rusesc, au jucat împotriva „panzerelor” de parcă de acest meci ar fi depins calificarea lor mai departe. Nemții au măcinat în gol pe tot parcursul partidei și au fost surprinși pe contraatac în nminutele suplimentare, fiind taxați în două rânduri de asiatici. Precedentul caz când campioana mondială en titre a fost eliminată din faza grupelor s-a petrecut în 2010, când Italia n-a reușit decât două egaluri într-o grupă cu Paraguay, Slovacia și Noua Zeelandă.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Contents